<template>
  <d2-container>
    <template slot="header">横轴为连续的数值轴</template>
    <div class="inner">
      <ve-histogram :data="chartData" :settings="chartSettings" v-bind="pubSetting"></ve-histogram>
    </div>
    <d2-link-btn
      slot="footer"
      title="更多示例和文档"
      link="https://v-charts.js.org"/>
  </d2-container>
</template>

<script>
import list from '@/views/demo/plugins/charts/_mixin/list.js'
export default {
  mixins: [
    list
  ],
  data () {
    this.chartSettings = {
      xAxisType: 'value'
    }
    return {
      chartData: {
        columns: ['日期', '访问用户', '下单用户', '下单率'],
        rows: [
          { 日期: 1, 访问用户: 1393, 下单用户: 1093, 下单率: 0.32 },
          { 日期: 2, 访问用户: 3530, 下单用户: 3230, 下单率: 0.26 },
          { 日期: 5, 访问用户: 2923, 下单用户: 2623, 下单率: 0.76 },
          { 日期: 10, 访问用户: 1723, 下单用户: 1423, 下单率: 0.49 },
          { 日期: 20, 访问用户: 3792, 下单用户: 3492, 下单率: 0.323 },
          { 日期: 22, 访问用户: 4593, 下单用户: 4293, 下单率: 0.78 }
        ]
      }
    }
  }
}
</script>

<style lang="scss" scoped>
.inner {
  position: absolute;
  top: 20px;
  right:  20px;
  bottom: 20px;
  left: 20px;
}
</style>
